Title: Evaluación Final
Course: EMERGENCIAS RADIOLOGICAS > Section: Cierre y Certificación

La presente evaluación aborda los contenidos tratados. Recuerde realizarla dentro de los plazos establecidos. Algunas consideraciones a tener en cuenta antes del desarrollo:

- Escala de la evaluación: 1 a 7
- Nota de aprobación: 5,0
- Tiempo de desarrollo: 2 horas
- Intentos permitidos: 1

Event: Se abre Evaluación Final