Title: Por defecto en ER_12_2021_1
Course: EMERGENCIAS RADIOLOGICAS

Categoría por defecto para preguntas compartidas en el contexto ER_12_2021_1.

Q: ¿Cómo podemos garantizar que las dosis de radiación se mantengan SIEMPRE por debajo de los límites establecidos?
- Midiendo las radiaciones.
- Cumpliendo con las técnicas de protección radiológica operacional.
- Interponiendo material absorbente entre la fuente y la persona expuesta.
- A-B
- A-C
A: Cumpliendo con las técnicas de protección radiológica operacional.

Q: ¿Qué tipos de células se ven mayormente afectadas y de manera precoz?
- las células indiferenciadas o en proceso de diferenciación.
- Las células del tejido óseo.
- Las células del tejido muscular.
- B-C
- Ninguna de las anteriores
A: las células indiferenciadas o en proceso de diferenciación.

Q: Son características de los efectos deterministas:
- Se producen por encima de un valor determinado de dosis.
- Requieren de una dosis umbral para su aparición.
- Su severidad aumenta con la dosis recibida.
- A-B-C
- Ninguna de las anteriores.
A: A-B-C

Q: Los efectos estocásticos, corresponden a:
- Síndrome agudo por radiación.
- Síndrome cutáneo por radiación.
- Ocurren cuando la célula es modificada por daño a su ADN.
- A-B.
- A-B-C
A: Ocurren cuando la célula es modificada por daño a su ADN.

Q: En relación al Síndrome Agudo por Radiación (SAR), cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
- Podemos encontrar sintomatología gastrointestinal (vómitos-diarrea), precozmente.
- La presencia de fiebre, hipotensión y signos neurológicos, indican una baja dosis de irradiación o dosis NO letal.
- Se manifiesta solo en forma neurovascular y hematopoyética.
- Se manifiesta solo en forma hematopoyética y gastrointestinal
- Se manifiesta solo en forma gastrointestinal y neurovascular
A: Podemos encontrar sintomatología gastrointestinal (vómitos-diarrea), precozmente.

Q: En relación al Síndrome Cutáneo por Radiación (SCR), es correcto señalar que:
- es el conjunto de signos y síntomas consecutivos a la sobreexposición de la piel con altas dosis.
- El SCR se manifiesta con alteraciones hematológicas y erosiones en piel.
- Una quemadura térmica y una quemadura por radiación, NO tienen diferencias.
- A-B
- A-B-C
A: es el conjunto de signos y síntomas consecutivos a la sobreexposición de la piel con altas dosis.

Q: Cuál de las siguientes situaciones o escenarios no corresponde sea considerado como indicativo de una potencial Emergencia Radiológica:
- Paciente en servicio de urgencias que consulta por lesiones cutáneas con mala o nula respuesta a manejo medico, y cuyo mecanismo lesional sea incierto.
- Pérdida, robo, hallazgo o recuperación de un equipo de Gammagrafia Industrial.
- Accidente de transito, donde uno de los vehículos posee el rombo y trisector negro con fondo amarillo.
- Emergencia en laboratorios de medicina nuclear.
- Accidente de cualquier naturaleza ocurrido dentro del radio de 3 kilómetros de una instalación nuclear.
A: Accidente de cualquier naturaleza ocurrido dentro del radio de 3 kilómetros de una instalación nuclear.

Q: ¿A qué corresponden los reportes R2 – R24 – R 360?:
- Reporte de notificación de un incidente o emergencia química o radiológica.
- Reporte de notificación que actualiza y complementa la información.
- Reporte de notificación que entrega un informe ejecutivo de incidente o emergencia radiológica.
- Reportes que son levantados por la autoridad sanitaria; y se distribuyen de manera automática tanto internamente como hacia otras instituciones.
- Ninguna de las anteriores.
A: Reportes que son levantados por la autoridad sanitaria; y se distribuyen de manera automática tanto internamente como hacia otras instituciones.

Q: El proceso de respuesta a emergencias radiológicas en general, tiene por objetivo: i) proteger al público; ii) proteger al personal de emergencia durante la respuesta; iii) Proteger el medioambiente
- Solo i).
- Solo ii).
- Solo iii).
- Solo i) e ii).
- I); ii) e iii)
A: Solo i) e ii).

Q: Es posible afirmar, respecto de una emergencia radiológica que:
- Los actuantes respondedores por lo general tienen conocimientos y entrenamiento respecto de este tipo de emergencias.
- Los niveles de radiación, incluso los muy bajos que no plantean riesgos importantes, pueden ser detectados rápidamente con instrumentos sencillos de uso ordinario.
- Los materiales radiactivos pueden originar exposiciones a la radiación aun cuando las personas no estén en contacto con ellos.
- Todas las anteriores
- Ninguna de las anteriores
A: Todas las anteriores

Q: En términos generales, cuál de las siguientes no corresponde a las primeras acciones a adoptar en un incidente o emergencia radiológica:
- Comunicar inmediatamente a: Oficial de Protección radiológica, jefe inmediato, Departamento de Prevención de Riesgos, Autoridad Sanitaria y Autoridad reguladora.
- Tomar el material radiactivo y trasladarlo a una zona segura.
- Restringir acceso, o aislar la zona.
- Mantener la calma y distancia segura.
- Verificar colocación de barreras
A: Tomar el material radiactivo y trasladarlo a una zona segura.

Q: Desde el punto de vista de la Respuesta Médica a Emergencias Radiológicas, las prioridades u objetivos son:
- Salvar vidas y realizar los procedimientos médicos de emergencia necesarios.
- Tratar las lesiones por radiación y las resultantes de una situación de emergencia.
- llevar a cabo las acciones de salud pública necesarias, incluido el asesoramiento, consejería pública, y seguimiento médico a largo plazo.
- Solo A-B
- A-B-C
A: A-B-C

Q: La radiación ionizante:
- Es un fenómeno físico de origen artificial
- Tiene asociada un nivel de energía suficiente para las reacciones químicas
- Es de origen natural y proviene del sol
- Puede generar alteración en la estructura de la materia
- Es siempre de tipo electromagnética
A: Puede generar alteración en la estructura de la materia

Q: La radiactividad:
- Es una medida de la concentración promedio de radionucleidos presentes en una muestra
- Es la unidad en que se expresa la exposición en Bequerel (Bq) o en unidades de Curie (Ci)
- Es la magnitud que da cuenta del número de transformaciones nucleares espontáneas de una muestra radiactiva
- Es el equivalente a la tasa de dosis medida con un equipo detector de lectura directa
- Es un fenómeno inducido por un campo electromagnético
A: Es la magnitud que da cuenta del número de transformaciones nucleares espontáneas de una muestra radiactiva

Q: El tiempo requerido para el decaimiento radiactivo de materiales contaminados, es 10 veces el periodo de semidesintegración. Si el periodo de semidesintegración del I131 es de 8 días y el de F18 de 110 minutos, entonces el tiempo a considerar para el decaimiento radiactivo de materiales contaminados será el siguiente:
- 8 días y 110 minutos respectivamente
- 80 días y 18,3 horas respectivamente
- 80 días para ambos
- 1.100 minutos para ambos
- 80 días y 45,8 días respectivamente
A: 80 días y 18,3 horas respectivamente

Q: La dosis efectiva se puede expresar en las siguientes unidades:
- Sv
- Rad
- Rem/h
- Bq
- Roengten
A: Sv

Q: La actividad específica de una muestra se puede expresar en las siguientes unidades:
- Rem/m2
- Gy/gr
- Curie
- GBq
- Bq/gr
A: Bq/gr

Q: Con un detector se mide la tasa de dosis ambiental a 5 metros de una fuente radiactiva que está desprendida de su contenedor (blindaje). El instrumento registra una tasa máxima de 5 mRem/h, se requiere establecer una delimitación para protección de las personas, para ello se considera un valor máximo de tasa de exposición de 2,5 mRem/h. Utilizando la relación inversa de los cuadrados de las distancias, ¿cuál sería el radio de seguridad?
- 12 m
- 7 m
- 7,5 m
- 5 m
- 15 m
A: 7 m

Q: Los métodos que se utilizan para la protección radiológica operacional son:
- Distancia, tiempo, blindaje
- Distancia, exposición, tiempo
- Ventilación, distancia, blindaje
- Sólo blindaje
- Sólo distancia
A: Distancia, tiempo, blindaje

Q: Los detectores utilizados para medir la radiación se pueden clasificar en:
- Según su diseño, en tipo gaseosos o sólidos
- Cámara de ionización y contador Geiger Müller
- De lectura directa o retardada
- TLD y OSL
- A - C
A: A - C

Q: El IT, Índice de Transporte de la imagen

[Image]
- Es un valor asociado a la actividad específica del material radiactivo
- Permite conocer el nivel de exposición radiológica a un metro de distancia de un bulto
- Puede variar entre 0 y 1
- A-B
- A-B-C
A: Permite conocer el nivel de exposición radiológica a un metro de distancia de un bulto

Q: ¿Qué se puede afirmar respecto a la radiación específica de un radionucleido y su respuesta cuando se interpone un material, como el hormigón, para atenuar la transmisión de la radiación y utilizarlo como blindaje?
- Los rayos X no pueden traspasar este tipo de material
- Los neutrones no traspasan este tipo de material
- La radiación del tipo α y β no pueden traspasar este tipo de material
- La radiación del tipo α, β y gamma no alcanzan a traspasar este tipo de material
- A -C
A: La radiación del tipo α y β no pueden traspasar este tipo de material

Q: ¿Qué medidas de control y de protección radiológica deben ser consideradas en un Plan de Emergencias Radiológicas?
- Entrenamiento, detectores tipo Geiger Müller, biombos plomados
- Dosímetros personales de extremidades y de cuerpo entero y delantales plomados
- Entrenamiento, elementos de protección personal, dosimetrías personales y de lectura directa, detectores ambientales
- Contenedores blindados y detectores ambientales
- Detectores del tipo sólido y gaseosos y protecciones plomadas para personal y público
A: Entrenamiento, elementos de protección personal, dosimetrías personales y de lectura directa, detectores ambientales

Q: Una fuente sellada es aquella en que el material radiactivo:
- Trae un sello específico de fábrica
- Está permanentemente sellado en una cápsula
- Posee una actividad menor a 74 Bq/g
- No supera la actividad de 1 MBq
- A-D
A: Está permanentemente sellado en una cápsula

Q: Se tiene el siguiente elemento: 137Cs, número atómico = 55. Seleccione la alternativa correcta
- Número de protones = 55, Número de electrones = 82, Número de neutrones = 55
- Número de protones = 82, Número de electrones = 55, Número de neutrones = 55
- A = 137, Z = 55 y Número de neutrones = 55
- Número de protones = 55, Número de electrones = 55, Número de neutrones = 82
- A = 55, Z = 137 y Número de neutrones = 55
A: Número de protones = 55, Número de electrones = 55, Número de neutrones = 82

Q: El periodo de semidesintegración del 137Cs es de 30 años. su actividad inicial es de 300 mCi, ¿Qué actividad tendrá al cabo de 30 años?
- 300 mCi
- 200 mCi
- 450 mCi
- 150 mCi
- 100 mCi
A: 150 mCi

Q: Los sistemas de protección radiológica se basan en
- Optimización justificación
- Limitación, justificación y prevención
- Solo limitación
- Limitación, justificación y optimización
- Justificar la práctica y luego controlar el riesgo
A: Limitación, justificación y optimización

Q: ¿Con cuáles de los siguientes materiales Ud. puede atenuar, efectivamente, la radiación emitida por una fuente radiactiva emisora gamma?
- La mano
- Solo madera
- Láminas de plomo
- Lámina de papel
- Placas de aluminio
A: Láminas de plomo

Q: Son isótopos aquellos átomos que tienen:
- Igual nº de protones y distinto nº de neutrones
- Igual nº de neutrones y distinto nº de protones
- Igual nº de neutrones e igual nº de protones
- Distinto nº de protones y distinto nº de neutrones
- Numero de neutrones igual a número de electrones
A: Igual nº de protones y distinto nº de neutrones

Q: De acuerdo al espectro electromagnético se considera radiaciones ionizantes:
- Rayos gamma, microondas
- Rayos gamma, rayos-X
- Rayos-X, luz visible
- Solo radiación gamma y ultravioleta
- Microondas y radiación infrarroja
A: Rayos gamma, rayos-X