Title: Módulo I
Course: FIEBRE Q: DIAGNÓSTICO, NOTIFICACIÓN, MANEJO CLÍNICO Y OCUPACIONAL

Q: ¿Por qué es causada la Fiebre Q ?
- Un virus
- Un parásito
- Una bacteria
- Ninguna de las opciones es correcta
A: Una bacteria

Q: ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a presentaciones antigénicas de utilidad en el diagnóstico clínico de fase aguda de fiebre Q?
- IgG
- IgG de fase I
- IgM de fase III
- IgM e IgG de fase II
A: IgM e IgG de fase II

Q: ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a presentaciones antigénicas de utilidad en el diagnóstico clínico de fase crónica de fiebre Q?
- IgG
- IgM de fase III
- IgG y igM de fase I
- igM e IgG de fase II
A: IgG y igM de fase I

Q: ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a características de Coxiella burnetii que la hacen un microorganismo de gran contagiosidad?

I. Resistente a la desecación

II. Capacidad de formar esporas

III. Baja concentración en fluidos animales
- Solo I
- Solo II
- I y II
- I y III
A: I y II

Q: ¿ Cuáles son los principales reservorios animales de C. burnetii?
- Bovinos
- Bovinos y Roedores
- Bovinos, Caprinos y Ovinos
- humanos, equinos y caprinos
A: Bovinos, Caprinos y Ovinos

Q: Fiebre Q es una enfermedad de notificación:
- Diaria, centinela y voluntaria
- Diaria, universal y obligatoria
- Solo los establecimiento públicos
- inmediata, universal y obligatoria
A: Diaria, universal y obligatoria

Q: Coxiella burnetii, ¿es un agente vigilancia de laboratorio?
- No
- Si, de notificación por algunos laboratorios (centinela)
- Solo debe notificarse por el laboratorio cuando hay brotes de enfermedad
- Si, de notificación y envío semanal a ISP, por todos los laboratorios que aíslen el agente.
A: Si, de notificación y envío semanal a ISP, por todos los laboratorios que aíslen el agente.

Q: ¿ Cuál es el objetivo de vigilar Fiebre Q en humanos?
- Porque la ley lo exige
- Para cuidar la ganadería nacional
- Es una zoonosis emergente de importancia en salud publica
- Conocer su magnitud, tendencia y características de la enfermedad en nuestro país.
A: Conocer su magnitud, tendencia y características de la enfermedad en nuestro país.

Q: ¿ Cuáles son los grupos de riesgo para Fiebre Q?

I. Personal de salud

II. Trabajador pecuario o matadero

III. Vivir cercano a un predio pecuario (radio de 2 km)
- Solo I
- Solo II
- Solo III
- II y III
A: II y III

Q: ¿ Cuál es la definición de caso sospechoso de Fiebre Q?
- Persona de cualquier edad que presente factores de riesgo y: fiebre >38,5ºC, más mialgia, cefalea.
- Persona mayor de 65 años que presente fiebre, más mialgia, cefalea, y estar asociado a Tos o Neumonía, Nauseas, vómitos o diarrea, Hepatitis o pruebas hepáticas alteradas.
- Persona que presente factores de riesgo y: fiebre >38,5ºC, más cefalea, y estar asociado a uno o más de los siguientes signos, síntomas o diagnósticos: Tos o Neumonía, Nauseas, vómitos o diarrea, Hepatitis o pruebas hepáticas alteradas.
- Persona de cualquier edad que presente factores de riesgo y: fiebre >38,5ºC, más mialgia, cefalea, y estar asociado a uno o más de los siguientes signos, síntomas o diagnósticos: Tos o Neumonía, Nauseas, vómitos o diarrea, Hepatitis o pruebas hepáticas alteradas.
A: Persona de cualquier edad que presente factores de riesgo y: fiebre >38,5ºC, más mialgia, cefalea, y estar asociado a uno o más de los siguientes signos, síntomas o diagnósticos: Tos o Neumonía, Nauseas, vómitos o diarrea, Hepatitis o pruebas hepáticas alteradas.

Q: ¿ Cuándo un caso está confirmado para Fiebre Q Aguda?
- Persona con serología de laboratorio no reactiva en primera y segunda muestra mediante técnica ELISA o IFA
- Cumple definición de caso + Títulos de IgG o IgM de Fase I en IFA ≥ 1:128, o IgM y/o IgG de Fase I con aumento de 4 títulos en muestras seriadas (2 o más).
- Cumple con definición de caso + IgG de Fase II ≥1:128 que se mantiene estable (variación, aumento o disminución hasta en 1 título) o decrece en período de al menos 1 mes.
- Cumple definición de caso + Títulos de IgG o IgM de Fase II en IFA ≥ 1:128, o IgM y/o IgG de Fase II con aumento de 4 títulos en muestras seriadas (2 o más) o seroconversión (muestra con títulos ≥ 1:128 con muestras previas bajo ese punto de corte).
A: Cumple definición de caso + Títulos de IgG o IgM de Fase II en IFA ≥ 1:128, o IgM y/o IgG de Fase II con aumento de 4 títulos en muestras seriadas (2 o más) o seroconversión (muestra con títulos ≥ 1:128 con muestras previas bajo ese punto de corte).

Q: ¿ Quién debe realizar la notificación de caso de fiebre Q?
- Seremi de Salud
- Médico tratante
- Delegado de epidemiología del establecimiento
- Tecnólogo médico de laboratorio donde se proceso la muestra
A: Médico tratante

Q: ¿ Cuál es la técnica para confirmación diagnóstico de fiebre Q mas utilizada en Chile?
- IFA
- ELISA
- RT-PCR
- Cultivo
A: IFA

Q: ¿ Cuándo tiene mayor sensibilidad la prueba de RT-PCR para el diagnóstico de fiebre Q?
- En los primeros 20 días una vez iniciado los síntomas
- En los 10 primeros días una vez iniciado los síntomas
- En cualquier momento luego de iniciado los síntomas.
- En las 4 primeras semanas una vez iniciado los síntomas.
A: En los 10 primeros días una vez iniciado los síntomas

Q: ¿ Cuántas muestras de sangre deben tomarse para estudio serológico de Fiebre Q (IFA)?
- Dos muestras al inicio de los síntomas
- Una sola muestra al inicio de los síntomas
- Una muestra a las 4 semanas de iniciado los síntomas
- Una muestra al momento del inicio de síntomas y otra muestra luego de 4 semanas
A: Una muestra al momento del inicio de síntomas y otra muestra luego de 4 semanas