Title: Evaluación Módulo 2
Course: FIEBRE Q: DIAGNÓSTICO, NOTIFICACIÓN, MANEJO CLÍNICO Y OCUPACIONAL > Section: Módulo 2

La presente evaluación aborda los contenidos tratados. Recuerde realizarla dentro de los plazos establecidos. Algunas consideraciones a tener en cuenta antes del desarrollo:

- Escala de la evaluación: 1 a 7
- Nota de aprobación: 5,0
- Tiempo de desarrollo: 2 horas
- Intentos permitidos: 1

Event: Se abre Evaluación Módulo 2